\subsection{Gemeinsame Stetige Verteilung}
\shortdefinition $\cX_i$ haben gemeinsame stetige Dichte wenn Abbildung $f : \R^n \rightarrow \R_+$ existert, so dass $\forall a_i \in \R$ gilt:
\[
    \P[\cX_1 \! \leq \! a_1, \ldots, \cX_n \! \leq \! a_n]\! = \! \int_{-\8}^{a_1}\! \ldots \! \int_{-\8}^{a_n} \! f(x_1, \ldots) \dx x_n \ldots \mbox{d} x_1
\]
