\shortdefinition[Konfidenzbereich] ist für $\vartheta$ zu Daten $x_i$ eine Menge $C(x_1, \ldots, x_n) \subseteq \Theta$.
Mit genrierenden Z.V. ist $\tilde{C}(\cX_1, \ldots \cX_n)$ eine \bi{zufällige Teilmenge von} $\Theta$.

\bi{Realisierung} $\tilde{C}(\omega) = C(\cX_1(\omega), \ldots, \cX_n(\omega))$.
Für $\alpha \in [0, 1]$ ist $C$ \bi{Konfidenzbereich zum Niveau} $1 - \alpha$, falls
\[
    \P_\vartheta[C(\cX_1, \ldots, \cX_n) \ni \vartheta] \geq 1 - \alpha \quad \forall \vartheta \in \Theta
\]
