\subsection{Measurement models}
$\vec{z} = \vec{b}_C + s\mat{M} {_S}\vec{\omega} + \vec{b} + \vec{n} + \vec{o}$:
$\vec{b}_C$ const bias, $\vec{b}$ time bias, $\mat{M}$ missal., $\vec{n} \sim \cN(\vec{0}, \mat{R})$ noise, ${_S}\omega$ corr. meas., $\vec{o}$ other infl.
